\section{vmosaic.c File Reference}
\label{vmosaic_8c}\index{vmosaic.c@{vmosaic.c}}
{\tt \#include \char`\"{}sadie.h\char`\"{}}\par
\subsection*{Functions}
\begin{CompactItemize}
\item 
void {\bf VMOSAIC} ({\bf IMAGE} $\ast$in1, {\bf IMAGE} $\ast$in2, short kbgn, {\bf PIXEL} glev, {\bf IMAGE} $\ast$$\ast${\bf out})
\end{CompactItemize}


\subsection{Function Documentation}
\index{vmosaic.c@{vmosaic.c}!VMOSAIC@{VMOSAIC}}
\index{VMOSAIC@{VMOSAIC}!vmosaic.c@{vmosaic.c}}
\subsubsection{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}void VMOSAIC ({\bf IMAGE} $\ast$ {\em in1}, {\bf IMAGE} $\ast$ {\em in2}, short {\em kbgn}, {\bf PIXEL} {\em glev}, {\bf IMAGE} $\ast$$\ast$ {\em out})}\label{vmosaic_8c_a0}




Definition at line 12 of file vmosaic.c.

References CHECKIMG, IMAGE::data, GETMEM, IMAGE::gmax, IMAGE::gmin, max, MESSAGE, min, IMAGE::nbnd, IMAGE::nlin, IMAGE::npix, out, SLEN, T\_\-EXIT, T\_\-VMOSAIC, IMAGE::text, and TIMING.

Referenced by Sadie\_\-Geometry\_\-VMosaic\-Cmd.