\section{trnsform.c File Reference}
\label{trnsform_8c}\index{trnsform.c@{trnsform.c}}
{\tt \#include \char`\"{}sadie.h\char`\"{}}\par
\subsection*{Functions}
\begin{CompactItemize}
\item 
void {\bf TRNSFORM} ({\bf IMAGE} $\ast$in, short option, {\bf IMAGE} $\ast$$\ast${\bf out})
\end{CompactItemize}


\subsection{Function Documentation}
\index{trnsform.c@{trnsform.c}!TRNSFORM@{TRNSFORM}}
\index{TRNSFORM@{TRNSFORM}!trnsform.c@{trnsform.c}}
\subsubsection{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}void TRNSFORM ({\bf IMAGE} $\ast$ {\em in}, short {\em option}, {\bf IMAGE} $\ast$$\ast$ {\em out})}\label{trnsform_8c_a0}




Definition at line 12 of file trnsform.c.

References CHECKIMG, IMAGE::data, FLIP0, FLIP90, FLIPM45, FLIPP45, GETMEM, IMAGE::gmax, IMAGE::gmin, MESSAGE, IMAGE::nbnd, IMAGE::nlin, IMAGE::npix, out, ROT180, ROTM90, ROTP90, ROTPM0, SLEN, T\_\-EXIT, T\_\-TRNSFORM, IMAGE::text, and TIMING.

Referenced by ROTATE, and Sadie\_\-Geometry\_\-Mirror\-Cmd.