\section{subsampl.c File Reference}
\label{subsampl_8c}\index{subsampl.c@{subsampl.c}}
{\tt \#include \char`\"{}sadie.h\char`\"{}}\par
\subsection*{Functions}
\begin{CompactItemize}
\item 
void {\bf SUBSAMPL} ({\bf IMAGE} $\ast$in, short ibgn, short jbgn, short kbgn, short iinc, short jinc, short kinc, short isize, short jsize, short ksize, {\bf IMAGE} $\ast$$\ast${\bf out})
\end{CompactItemize}


\subsection{Function Documentation}
\index{subsampl.c@{subsampl.c}!SUBSAMPL@{SUBSAMPL}}
\index{SUBSAMPL@{SUBSAMPL}!subsampl.c@{subsampl.c}}
\subsubsection{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}void SUBSAMPL ({\bf IMAGE} $\ast$ {\em in}, short {\em ibgn}, short {\em jbgn}, short {\em kbgn}, short {\em iinc}, short {\em jinc}, short {\em kinc}, short {\em isize}, short {\em jsize}, short {\em ksize}, {\bf IMAGE} $\ast$$\ast$ {\em out})}\label{subsampl_8c_a0}




Definition at line 12 of file subsampl.c.

References CHECKIMG, IMAGE::data, GETMEM, MESSAGE, IMAGE::nbnd, IMAGE::nlin, IMAGE::npix, out, SLEN, T\_\-EXIT, T\_\-SUBSAMPL, IMAGE::text, and TIMING.

Referenced by Sadie\_\-Geometry\_\-Win\-Sub\-Cmd.