\section{stats.c File Reference}
\label{stats_8c}\index{stats.c@{stats.c}}
{\tt \#include \char`\"{}sadie.h\char`\"{}}\par
\subsection*{Functions}
\begin{CompactItemize}
\item 
short {\bf STATS} ({\bf IMAGE} $\ast$in, short inc, short {\bf nlev}, short option, {\bf PIXEL} rangemin, {\bf PIXEL} rangemax, double $\ast$mean, double $\ast$dev, {\bf PIXEL} $\ast${\bf gmin}, {\bf PIXEL} $\ast${\bf gmax}, {\bf PIXEL} $\ast$grng, long $\ast$zero)
\end{CompactItemize}


\subsection{Function Documentation}
\index{stats.c@{stats.c}!STATS@{STATS}}
\index{STATS@{STATS}!stats.c@{stats.c}}
\subsubsection{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}short STATS ({\bf IMAGE} $\ast$ {\em in}, short {\em inc}, short {\em nlev}, short {\em option}, {\bf PIXEL} {\em rangemin}, {\bf PIXEL} {\em rangemax}, double $\ast$ {\em mean}, double $\ast$ {\em dev}, {\bf PIXEL} $\ast$ {\em gmin}, {\bf PIXEL} $\ast$ {\em gmax}, {\bf PIXEL} $\ast$ {\em grng}, long $\ast$ {\em zero})}\label{stats_8c_a0}




Definition at line 14 of file stats.c.

References CHECKIMG, IMAGE::data, EXCLUDE, IMAGE::gmax, IMAGE::gmin, HISTOGRM, IGNORE, INCLUDE, malloc, max, MESSAGE, min, IMAGE::nbnd, IMAGE::nlin, NORM, IMAGE::npix, PLOT, RANGE, SLEN, STRICTHISTOGRM, T\_\-EXIT, T\_\-STATS, IMAGE::text, and TIMING.

Referenced by DECORSTR, and Sadie\_\-Plot\_\-Statistics\-Cmd.