\section{sinewave.c File Reference}
\label{sinewave_8c}\index{sinewave.c@{sinewave.c}}
{\tt \#include \char`\"{}sadie.h\char`\"{}}\par
\subsection*{Functions}
\begin{CompactItemize}
\item 
void {\bf SINEWAVE} (short nlin, short npix, double period, double phase, {\bf IMAGE} $\ast$$\ast${\bf out})
\end{CompactItemize}


\subsection{Function Documentation}
\index{sinewave.c@{sinewave.c}!SINEWAVE@{SINEWAVE}}
\index{SINEWAVE@{SINEWAVE}!sinewave.c@{sinewave.c}}
\subsubsection{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}void SINEWAVE (short {\em nlin}, short {\em npix}, double {\em period}, double {\em phase}, {\bf IMAGE} $\ast$$\ast$ {\em out})}\label{sinewave_8c_a0}




Definition at line 13 of file sinewave.c.

References CHECKIMG, GETMEM, MESSAGE, out, SLEN, SMAX, SMIN, T\_\-EXIT, T\_\-SINEWAVE, and TIMING.

Referenced by Sadie\_\-New\-Functions\_\-Sine\-Wave\-Cmd.