\section{sinestar.c File Reference}
\label{sinestar_8c}\index{sinestar.c@{sinestar.c}}
{\tt \#include \char`\"{}sadie.h\char`\"{}}\par
\subsection*{Functions}
\begin{CompactItemize}
\item 
void {\bf SINESTAR} (short nlin, short npix, double period, {\bf IMAGE} $\ast$$\ast${\bf out})
\end{CompactItemize}


\subsection{Function Documentation}
\index{sinestar.c@{sinestar.c}!SINESTAR@{SINESTAR}}
\index{SINESTAR@{SINESTAR}!sinestar.c@{sinestar.c}}
\subsubsection{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}void SINESTAR (short {\em nlin}, short {\em npix}, double {\em period}, {\bf IMAGE} $\ast$$\ast$ {\em out})}\label{sinestar_8c_a0}




Definition at line 12 of file sinestar.c.

References CHECKIMG, GETMEM, MESSAGE, out, SLEN, T\_\-EXIT, T\_\-SINESTAR, TIMING, and y.

Referenced by Sadie\_\-New\-Functions\_\-Sine\-Star\-Cmd.