\section{sector8.c File Reference}
\label{sector8_8c}\index{sector8.c@{sector8.c}}
{\tt \#include \char`\"{}sadie.h\char`\"{}}\par
{\tt \#include \char`\"{}proto.h\char`\"{}}\par
\subsection*{Functions}
\begin{CompactItemize}
\item 
void {\bf SECTOR8} ({\bf IMAGE} $\ast$in, {\bf IMAGE} $\ast$$\ast${\bf out})
\end{CompactItemize}


\subsection{Function Documentation}
\index{sector8.c@{sector8.c}!SECTOR8@{SECTOR8}}
\index{SECTOR8@{SECTOR8}!sector8.c@{sector8.c}}
\subsubsection{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}void SECTOR8 ({\bf IMAGE} $\ast$ {\em in}, {\bf IMAGE} $\ast$$\ast$ {\em out})}\label{sector8_8c_a0}




Definition at line 29 of file sector8.c.

References CHECKIMG, IMAGE::data, GETMEM, IMAGE::gmax, IMAGE::gmin, MESSAGE, IMAGE::nbnd, IMAGE::nlin, IMAGE::npix, out, RANGE, SLEN, and IMAGE::text.

Referenced by Sadie\_\-Proto\_\-Sector8Cmd.