\section{rmsdiff.c File Reference}
\label{rmsdiff_8c}\index{rmsdiff.c@{rmsdiff.c}}
{\tt \#include \char`\"{}sadie.h\char`\"{}}\par
\subsection*{Functions}
\begin{CompactItemize}
\item 
void {\bf RMSDIFF} ({\bf IMAGE} $\ast$in1, {\bf IMAGE} $\ast$in2, double $\ast$diff)
\end{CompactItemize}


\subsection{Function Documentation}
\index{rmsdiff.c@{rmsdiff.c}!RMSDIFF@{RMSDIFF}}
\index{RMSDIFF@{RMSDIFF}!rmsdiff.c@{rmsdiff.c}}
\subsubsection{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}void RMSDIFF ({\bf IMAGE} $\ast$ {\em in1}, {\bf IMAGE} $\ast$ {\em in2}, double $\ast$ {\em diff})}\label{rmsdiff_8c_a0}




Definition at line 13 of file rmsdiff.c.

References CHECKIMG, IMAGE::data, MESSAGE, IMAGE::nbnd, IMAGE::nlin, IMAGE::npix, SLEN, T\_\-EXIT, T\_\-RMSDIFF, IMAGE::text, and TIMING.