\section{ringwidths\_\-nocheck.c File Reference}
\label{ringwidths__nocheck_8c}\index{ringwidths_nocheck.c@{ringwidths\_\-nocheck.c}}
{\tt \#include \char`\"{}sadie.h\char`\"{}}\par
{\tt \#include \char`\"{}proto.h\char`\"{}}\par
{\tt \#include $<$math.h$>$}\par
\subsection*{Data Structures}
\begin{CompactItemize}
\item 
struct {\bf RINGPIXEL\_\-DATA}
\item 
struct {\bf TREERING\_\-DATA}
\item 
struct {\bf WIDTHLINE\_\-DATA}
\end{CompactItemize}
\subsection*{Functions}
\begin{CompactItemize}
\item 
void {\bf RINGWIDTHS\_\-NOCHECK} ({\bf IMAGE} $\ast$in, {\bf IMAGE} $\ast$rings, {\bf IMAGE} $\ast$graddir, {\bf IMAGE} $\ast$$\ast${\bf out})
\end{CompactItemize}
\subsection*{Variables}
\begin{CompactItemize}
\item 
int $\ast$$\ast$ {\bf x\_\-array\_\-buffer}
\item 
int {\bf point}
\item 
int {\bf count\_\-point}
\end{CompactItemize}


\subsection{Function Documentation}
\index{ringwidths_nocheck.c@{ringwidths\_\-nocheck.c}!RINGWIDTHS_NOCHECK@{RINGWIDTHS\_\-NOCHECK}}
\index{RINGWIDTHS_NOCHECK@{RINGWIDTHS\_\-NOCHECK}!ringwidths_nocheck.c@{ringwidths\_\-nocheck.c}}
\subsubsection{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}void RINGWIDTHS\_\-NOCHECK ({\bf IMAGE} $\ast$ {\em in}, {\bf IMAGE} $\ast$ {\em rings}, {\bf IMAGE} $\ast$ {\em graddir}, {\bf IMAGE} $\ast$$\ast$ {\em out})}\label{ringwidths__nocheck_8c_a3}




Definition at line 53 of file ringwidths\_\-nocheck.c.

References WIDTHLINE\_\-DATA::array, RINGPIXEL\_\-DATA::avgdir, TREERING\_\-DATA::avghwidth, TREERING\_\-DATA::avgprofile, TREERING\_\-DATA::avgwidth, brshnm, CHECKIMG, CMPLBL8, count\_\-point, WIDTHLINE\_\-DATA::counter, TREERING\_\-DATA::counter, IMAGE::data, GETMEM, IMAGE::gmax, IMAGE::gmin, RINGPIXEL\_\-DATA::graddir, TREERING\_\-DATA::hindex, WIDTHLINE\_\-DATA::hwidth, TREERING\_\-DATA::index, malloc, max, MESSAGE, min, IMAGE::nbnd, IMAGE::nlin, IMAGE::npix, TREERING\_\-DATA::numwsamp, out, TREERING\_\-DATA::pixels, point, RANGE, RELIMG, rnd, Sadie\_\-Plot\_\-Plot\-Array\-Cmd, TREERING\_\-DATA::size, SLEN, IMAGE::text, WIDTHLINE\_\-DATA::width, TREERING\_\-DATA::wsample, RINGPIXEL\_\-DATA::x, x\_\-array\_\-buffer, and RINGPIXEL\_\-DATA::y.

Referenced by Sadie\_\-Proto\_\-Ring\-Widths\_\-No\-Check\-Cmd.

\subsection{Variable Documentation}
\index{ringwidths_nocheck.c@{ringwidths\_\-nocheck.c}!count_point@{count\_\-point}}
\index{count_point@{count\_\-point}!ringwidths_nocheck.c@{ringwidths\_\-nocheck.c}}
\subsubsection{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}int count\_\-point}\label{ringwidths__nocheck_8c_a2}




Definition at line 12 of file ringwidths\_\-nocheck.c.

Referenced by RINGWIDTHS\_\-NOCHECK.\index{ringwidths_nocheck.c@{ringwidths\_\-nocheck.c}!point@{point}}
\index{point@{point}!ringwidths_nocheck.c@{ringwidths\_\-nocheck.c}}
\subsubsection{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}int point}\label{ringwidths__nocheck_8c_a1}




Definition at line 11 of file ringwidths\_\-nocheck.c.

Referenced by RINGWIDTHS\_\-NOCHECK.\index{ringwidths_nocheck.c@{ringwidths\_\-nocheck.c}!x_array_buffer@{x\_\-array\_\-buffer}}
\index{x_array_buffer@{x\_\-array\_\-buffer}!ringwidths_nocheck.c@{ringwidths\_\-nocheck.c}}
\subsubsection{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}int$\ast$$\ast$ x\_\-array\_\-buffer}\label{ringwidths__nocheck_8c_a0}




Definition at line 10 of file ringwidths\_\-nocheck.c.

Referenced by RINGWIDTHS\_\-NOCHECK.