\section{radialavg.c File Reference}
\label{radialavg_8c}\index{radialavg.c@{radialavg.c}}
{\tt \#include \char`\"{}sadie.h\char`\"{}}\par
{\tt \#include \char`\"{}proto.h\char`\"{}}\par
\subsection*{Functions}
\begin{CompactItemize}
\item 
void {\bf RADIALAVG} ({\bf IMAGE} $\ast$in)
\end{CompactItemize}
\subsection*{Variables}
\begin{CompactItemize}
\item 
{\bf PIXEL} {\bf globarray\_\-original} [50][100]
\item 
{\bf PIXEL} {\bf globarray\_\-percent} [50][100]
\item 
{\bf PIXEL} {\bf globarray\_\-normalized} [50][100]
\item 
int {\bf globframecount}
\item 
int {\bf globfreqcount}
\end{CompactItemize}


\subsection{Function Documentation}
\index{radialavg.c@{radialavg.c}!RADIALAVG@{RADIALAVG}}
\index{RADIALAVG@{RADIALAVG}!radialavg.c@{radialavg.c}}
\subsubsection{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}void RADIALAVG ({\bf IMAGE} $\ast$ {\em in})}\label{radialavg_8c_a5}




Definition at line 20 of file radialavg.c.

References CHECKIMG, IMAGE::data, globarray\_\-normalized, globarray\_\-original, globarray\_\-percent, globframecount, globfreqcount, malloc, MESSAGE, min, IMAGE::nbnd, IMAGE::nlin, IMAGE::npix, rnd, SLEN, and IMAGE::text.

\subsection{Variable Documentation}
\index{radialavg.c@{radialavg.c}!globarray_normalized@{globarray\_\-normalized}}
\index{globarray_normalized@{globarray\_\-normalized}!radialavg.c@{radialavg.c}}
\subsubsection{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf PIXEL} globarray\_\-normalized[50][100]}\label{radialavg_8c_a2}




Definition at line 7 of file radialavg.c.

Referenced by RADIALAVG.\index{radialavg.c@{radialavg.c}!globarray_original@{globarray\_\-original}}
\index{globarray_original@{globarray\_\-original}!radialavg.c@{radialavg.c}}
\subsubsection{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf PIXEL} globarray\_\-original[50][100]}\label{radialavg_8c_a0}




Definition at line 5 of file radialavg.c.

Referenced by RADIALAVG.\index{radialavg.c@{radialavg.c}!globarray_percent@{globarray\_\-percent}}
\index{globarray_percent@{globarray\_\-percent}!radialavg.c@{radialavg.c}}
\subsubsection{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf PIXEL} globarray\_\-percent[50][100]}\label{radialavg_8c_a1}




Definition at line 6 of file radialavg.c.

Referenced by RADIALAVG.\index{radialavg.c@{radialavg.c}!globframecount@{globframecount}}
\index{globframecount@{globframecount}!radialavg.c@{radialavg.c}}
\subsubsection{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}int globframecount}\label{radialavg_8c_a3}




Definition at line 8 of file radialavg.c.

Referenced by RADIALAVG.\index{radialavg.c@{radialavg.c}!globfreqcount@{globfreqcount}}
\index{globfreqcount@{globfreqcount}!radialavg.c@{radialavg.c}}
\subsubsection{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}int globfreqcount}\label{radialavg_8c_a4}




Definition at line 9 of file radialavg.c.

Referenced by RADIALAVG.