\section{maxgraddir.c File Reference}
\label{maxgraddir_8c}\index{maxgraddir.c@{maxgraddir.c}}
{\tt \#include \char`\"{}sadie.h\char`\"{}}\par
{\tt \#include \char`\"{}proto.h\char`\"{}}\par
\subsection*{Functions}
\begin{CompactItemize}
\item 
void {\bf MAXGRADDIR} ({\bf IMAGE} $\ast$mag, {\bf IMAGE} $\ast$dir)
\end{CompactItemize}


\subsection{Function Documentation}
\index{maxgraddir.c@{maxgraddir.c}!MAXGRADDIR@{MAXGRADDIR}}
\index{MAXGRADDIR@{MAXGRADDIR}!maxgraddir.c@{maxgraddir.c}}
\subsubsection{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}void MAXGRADDIR ({\bf IMAGE} $\ast$ {\em mag}, {\bf IMAGE} $\ast$ {\em dir})}\label{maxgraddir_8c_a0}




Definition at line 27 of file maxgraddir.c.

References CHECKIMG, IMAGE::data, IMAGE::gmax, IMAGE::gmin, MESSAGE, IMAGE::nbnd, IMAGE::nlin, IMAGE::npix, RANGE, SLEN, IMAGE::text, and value.