\section{isolate.c File Reference}
\label{isolate_8c}\index{isolate.c@{isolate.c}}
{\tt \#include \char`\"{}sadie.h\char`\"{}}\par
{\tt \#include \char`\"{}proto.h\char`\"{}}\par
\subsection*{Functions}
\begin{CompactItemize}
\item 
void {\bf ISOLATE} ({\bf IMAGE} $\ast$in, double {\bf value}, {\bf IMAGE} $\ast$$\ast${\bf out})
\end{CompactItemize}


\subsection{Function Documentation}
\index{isolate.c@{isolate.c}!ISOLATE@{ISOLATE}}
\index{ISOLATE@{ISOLATE}!isolate.c@{isolate.c}}
\subsubsection{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}void ISOLATE ({\bf IMAGE} $\ast$ {\em in}, double {\em value}, {\bf IMAGE} $\ast$$\ast$ {\em out})}\label{isolate_8c_a0}




Definition at line 11 of file isolate.c.

References CHECKIMG, IMAGE::data, GETMEM, MESSAGE, IMAGE::nbnd, IMAGE::nlin, IMAGE::npix, out, SLEN, and value.