\section{gauss.c File Reference}
\label{gauss_8c}\index{gauss.c@{gauss.c}}
{\tt \#include \char`\"{}sadie.h\char`\"{}}\par
{\tt \#include \char`\"{}proto.h\char`\"{}}\par
\subsection*{Functions}
\begin{CompactItemize}
\item 
void {\bf CREATEGAUSS} (int size, double sigma, {\bf IMAGE} $\ast$$\ast${\bf out})
\end{CompactItemize}


\subsection{Function Documentation}
\index{gauss.c@{gauss.c}!CREATEGAUSS@{CREATEGAUSS}}
\index{CREATEGAUSS@{CREATEGAUSS}!gauss.c@{gauss.c}}
\subsubsection{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}void CREATEGAUSS (int {\em size}, double {\em sigma}, {\bf IMAGE} $\ast$$\ast$ {\em out})}\label{gauss_8c_a0}




Definition at line 12 of file gauss.c.

References CHECKIMG, GETMEM, malloc, MESSAGE, out, SLEN, and y.