\section{cmplbl8.c File Reference}
\label{cmplbl8_8c}\index{cmplbl8.c@{cmplbl8.c}}
{\tt \#include \char`\"{}sadie.h\char`\"{}}\par
{\tt \#include \char`\"{}proto.h\char`\"{}}\par
{\tt \#include \char`\"{}math.h\char`\"{}}\par
\subsection*{Functions}
\begin{CompactItemize}
\item 
void {\bf CMPLBL8} ({\bf IMAGE} $\ast$in, {\bf IMAGE} $\ast$$\ast${\bf out})
\end{CompactItemize}


\subsection{Function Documentation}
\index{cmplbl8.c@{cmplbl8.c}!CMPLBL8@{CMPLBL8}}
\index{CMPLBL8@{CMPLBL8}!cmplbl8.c@{cmplbl8.c}}
\subsubsection{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}void CMPLBL8 ({\bf IMAGE} $\ast$ {\em in}, {\bf IMAGE} $\ast$$\ast$ {\em out})}\label{cmplbl8_8c_a0}




Definition at line 13 of file cmplbl8.c.

References CHECKIMG, IMAGE::data, GETMEM, IMAGE::gmin, malloc, MESSAGE, IMAGE::nbnd, IMAGE::nlin, IMAGE::npix, out, Prog\-Meter\_\-Create, Prog\-Meter\_\-Destroy, Prog\-Meter\_\-Update, RANGE, RELMEM, SLEN, T\_\-EXIT, T\_\-LABEL, IMAGE::text, and TIMING.