\section{chirp.c File Reference}
\label{chirp_8c}\index{chirp.c@{chirp.c}}
{\tt \#include \char`\"{}sadie.h\char`\"{}}\par
\subsection*{Functions}
\begin{CompactItemize}
\item 
void {\bf CHIRP} (short nlin, short npix, double period, {\bf IMAGE} $\ast$$\ast${\bf out})
\end{CompactItemize}


\subsection{Function Documentation}
\index{chirp.c@{chirp.c}!CHIRP@{CHIRP}}
\index{CHIRP@{CHIRP}!chirp.c@{chirp.c}}
\subsubsection{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}void CHIRP (short {\em nlin}, short {\em npix}, double {\em period}, {\bf IMAGE} $\ast$$\ast$ {\em out})}\label{chirp_8c_a0}




Definition at line 12 of file chirp.c.

References CHECKIMG, GETMEM, MESSAGE, out, SLEN, T\_\-CHIRP, T\_\-EXIT, TIMING, and y.