\section{Sadie\_\-New\-Functions.c File Reference}
\label{Sadie__NewFunctions_8c}\index{Sadie_NewFunctions.c@{Sadie\_\-New\-Functions.c}}
{\tt \#include $<$tcl.h$>$}\par
{\tt \#include $<$tk.h$>$}\par
{\tt \#include \char`\"{}sadie.h\char`\"{}}\par
\subsection*{Functions}
\begin{CompactItemize}
\item 
int {\bf Sadie\_\-New\-Functions\_\-Sine\-Wave\-Cmd} (Client\-Data client\_\-data, Tcl\_\-Interp $\ast$interp, int argc, char $\ast$argv[$\,$])
\item 
int {\bf Sadie\_\-New\-Functions\_\-Chirp\-Cmd} (Client\-Data client\_\-data, Tcl\_\-Interp $\ast$interp, int argc, char $\ast$argv[$\,$])
\item 
int {\bf Sadie\_\-New\-Functions\_\-Sine\-Star\-Cmd} (Client\-Data client\_\-data, Tcl\_\-Interp $\ast$interp, int argc, char $\ast$argv[$\,$])
\item 
int {\bf Sadie\_\-New\-Functions\_\-Checkerboard\-Cmd} (Client\-Data client\_\-data, Tcl\_\-Interp $\ast$interp, int argc, char $\ast$argv[$\,$])
\item 
int {\bf Sadie\_\-New\-Functions\_\-Gray\-Scale\-Cmd} (Client\-Data client\_\-data, Tcl\_\-Interp $\ast$interp, int argc, char $\ast$argv[$\,$])
\item 
int {\bf Sadie\_\-New\-Functions\_\-Function\-Cmd} (Client\-Data client\_\-data, Tcl\_\-Interp $\ast$interp, int argc, char $\ast$argv[$\,$])
\item 
int {\bf Sadie\_\-New\-Functions\_\-Random\-Cmd} (Client\-Data client\_\-data, Tcl\_\-Interp $\ast$interp, int argc, char $\ast$argv[$\,$])
\item 
int {\bf Sadie\_\-New\-Functions\_\-Init} (Tcl\_\-Interp $\ast$interp)
\end{CompactItemize}


\subsection{Function Documentation}
\index{Sadie_NewFunctions.c@{Sadie\_\-New\-Functions.c}!Sadie_NewFunctions_CheckerboardCmd@{Sadie\_\-NewFunctions\_\-CheckerboardCmd}}
\index{Sadie_NewFunctions_CheckerboardCmd@{Sadie\_\-NewFunctions\_\-CheckerboardCmd}!Sadie_NewFunctions.c@{Sadie\_\-New\-Functions.c}}
\subsubsection{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}int Sadie\_\-New\-Functions\_\-Checkerboard\-Cmd (Client\-Data {\em client\_\-data}, Tcl\_\-Interp $\ast$ {\em interp}, int {\em argc}, char $\ast$ {\em argv}[$\,$])}\label{Sadie__NewFunctions_8c_a4}




Definition at line 367 of file Sadie\_\-New\-Functions.c.

References CHECKER, CHECKIMG, SLEN, and IMAGE::text.

Referenced by Sadie\_\-New\-Functions\_\-Init.\index{Sadie_NewFunctions.c@{Sadie\_\-New\-Functions.c}!Sadie_NewFunctions_ChirpCmd@{Sadie\_\-NewFunctions\_\-ChirpCmd}}
\index{Sadie_NewFunctions_ChirpCmd@{Sadie\_\-NewFunctions\_\-ChirpCmd}!Sadie_NewFunctions.c@{Sadie\_\-New\-Functions.c}}
\subsubsection{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}int Sadie\_\-New\-Functions\_\-Chirp\-Cmd (Client\-Data {\em client\_\-data}, Tcl\_\-Interp $\ast$ {\em interp}, int {\em argc}, char $\ast$ {\em argv}[$\,$])}\label{Sadie__NewFunctions_8c_a2}




Definition at line 156 of file Sadie\_\-New\-Functions.c.

References CHECKIMG, CHIRP, SLEN, and IMAGE::text.

Referenced by Sadie\_\-New\-Functions\_\-Init.\index{Sadie_NewFunctions.c@{Sadie\_\-New\-Functions.c}!Sadie_NewFunctions_FunctionCmd@{Sadie\_\-NewFunctions\_\-FunctionCmd}}
\index{Sadie_NewFunctions_FunctionCmd@{Sadie\_\-NewFunctions\_\-FunctionCmd}!Sadie_NewFunctions.c@{Sadie\_\-New\-Functions.c}}
\subsubsection{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}int Sadie\_\-New\-Functions\_\-Function\-Cmd (Client\-Data {\em client\_\-data}, Tcl\_\-Interp $\ast$ {\em interp}, int {\em argc}, char $\ast$ {\em argv}[$\,$])}\label{Sadie__NewFunctions_8c_a6}




Definition at line 616 of file Sadie\_\-New\-Functions.c.

References CHECKIMG, FUNCTION, SLEN, IMAGE::text, and type.

Referenced by Sadie\_\-New\-Functions\_\-Init.\index{Sadie_NewFunctions.c@{Sadie\_\-New\-Functions.c}!Sadie_NewFunctions_GrayScaleCmd@{Sadie\_\-NewFunctions\_\-GrayScaleCmd}}
\index{Sadie_NewFunctions_GrayScaleCmd@{Sadie\_\-NewFunctions\_\-GrayScaleCmd}!Sadie_NewFunctions.c@{Sadie\_\-New\-Functions.c}}
\subsubsection{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}int Sadie\_\-New\-Functions\_\-Gray\-Scale\-Cmd (Client\-Data {\em client\_\-data}, Tcl\_\-Interp $\ast$ {\em interp}, int {\em argc}, char $\ast$ {\em argv}[$\,$])}\label{Sadie__NewFunctions_8c_a5}




Definition at line 485 of file Sadie\_\-New\-Functions.c.

References CHECKIMG, GRAYSCAL, max, min, SLEN, and IMAGE::text.

Referenced by Sadie\_\-New\-Functions\_\-Init.\index{Sadie_NewFunctions.c@{Sadie\_\-New\-Functions.c}!Sadie_NewFunctions_Init@{Sadie\_\-NewFunctions\_\-Init}}
\index{Sadie_NewFunctions_Init@{Sadie\_\-NewFunctions\_\-Init}!Sadie_NewFunctions.c@{Sadie\_\-New\-Functions.c}}
\subsubsection{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}int Sadie\_\-New\-Functions\_\-Init (Tcl\_\-Interp $\ast$ {\em interp})}\label{Sadie__NewFunctions_8c_a8}




Definition at line 870 of file Sadie\_\-New\-Functions.c.

References Sadie\_\-New\-Functions\_\-Checkerboard\-Cmd, Sadie\_\-New\-Functions\_\-Chirp\-Cmd, Sadie\_\-New\-Functions\_\-Function\-Cmd, Sadie\_\-New\-Functions\_\-Gray\-Scale\-Cmd, Sadie\_\-New\-Functions\_\-Random\-Cmd, Sadie\_\-New\-Functions\_\-Sine\-Star\-Cmd, and Sadie\_\-New\-Functions\_\-Sine\-Wave\-Cmd.\index{Sadie_NewFunctions.c@{Sadie\_\-New\-Functions.c}!Sadie_NewFunctions_RandomCmd@{Sadie\_\-NewFunctions\_\-RandomCmd}}
\index{Sadie_NewFunctions_RandomCmd@{Sadie\_\-NewFunctions\_\-RandomCmd}!Sadie_NewFunctions.c@{Sadie\_\-New\-Functions.c}}
\subsubsection{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}int Sadie\_\-New\-Functions\_\-Random\-Cmd (Client\-Data {\em client\_\-data}, Tcl\_\-Interp $\ast$ {\em interp}, int {\em argc}, char $\ast$ {\em argv}[$\,$])}\label{Sadie__NewFunctions_8c_a7}




Definition at line 758 of file Sadie\_\-New\-Functions.c.

References CHECKIMG, RANDOM, SLEN, IMAGE::text, and type.

Referenced by Sadie\_\-New\-Functions\_\-Init.\index{Sadie_NewFunctions.c@{Sadie\_\-New\-Functions.c}!Sadie_NewFunctions_SineStarCmd@{Sadie\_\-NewFunctions\_\-SineStarCmd}}
\index{Sadie_NewFunctions_SineStarCmd@{Sadie\_\-NewFunctions\_\-SineStarCmd}!Sadie_NewFunctions.c@{Sadie\_\-New\-Functions.c}}
\subsubsection{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}int Sadie\_\-New\-Functions\_\-Sine\-Star\-Cmd (Client\-Data {\em client\_\-data}, Tcl\_\-Interp $\ast$ {\em interp}, int {\em argc}, char $\ast$ {\em argv}[$\,$])}\label{Sadie__NewFunctions_8c_a3}




Definition at line 261 of file Sadie\_\-New\-Functions.c.

References CHECKIMG, SINESTAR, SLEN, and IMAGE::text.

Referenced by Sadie\_\-New\-Functions\_\-Init.\index{Sadie_NewFunctions.c@{Sadie\_\-New\-Functions.c}!Sadie_NewFunctions_SineWaveCmd@{Sadie\_\-NewFunctions\_\-SineWaveCmd}}
\index{Sadie_NewFunctions_SineWaveCmd@{Sadie\_\-NewFunctions\_\-SineWaveCmd}!Sadie_NewFunctions.c@{Sadie\_\-New\-Functions.c}}
\subsubsection{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}int Sadie\_\-New\-Functions\_\-Sine\-Wave\-Cmd (Client\-Data {\em client\_\-data}, Tcl\_\-Interp $\ast$ {\em interp}, int {\em argc}, char $\ast$ {\em argv}[$\,$])}\label{Sadie__NewFunctions_8c_a1}




Definition at line 39 of file Sadie\_\-New\-Functions.c.

References CHECKIMG, SINEWAVE, SLEN, and IMAGE::text.

Referenced by Sadie\_\-New\-Functions\_\-Init.